en	Page TSconfig
de	Seiten-TSconfig

en	All
de	Alle

en	Module
de	Modul

en	Module: Web>Page
de	Modul: Web > Seite

en	Module: Web>View
de	Modul: Web > Anzeigen

en	Module: Web>Modules
de	Modul: Web > Module

en	Module: Web>List
de	Modul: Web > Liste

en	Module: Web>Info
de	Modul: Web > Info

en	Module: Web>Template
de	Modul: Web > Template

en	View TSconfig fields content
de	Inhalt des TSconfig-Felds anzeigen

en	Edit TSconfig for this page
de	Inhalt des TSconfig-Felds dieser Seite bearbeiten

en	Edit TSconfig for all shown pages
de	Inhalt des TSconfig-Felds aller angezeigter Seiten bearbeiten

en	Default Configuration from TYPO3_CONF_VARS
de	Standardkonfiguration aus TYPO3_CONF_VARS

en	Page TSconfig
de	Seiten-TSconfig

en	Sort alphabetically
de	Alphabetisch sortieren

en	Pagetitle:
de	Seitentitel:

en	Included Files:
de	Eingebundene Dateien:

en	Lines:
de	Zeilen:

en	There are no pages containing custom Page TSconfig settings in the page configuration.
de	Es gibt keine Seiten mit eigenen Seiten-TSconfig-Einstellungen in der Seitenkonfiguration.