en	Site Configuration
de	Site-Konfiguration

en	Site

en	Configuration Folder
de	Konfigurationsordner

en	No pages found!
de	Keine Seiten gefunden!

en	Please add at least one page through the Page module.
de	Bitte fügen Sie im Seitenmodul mindestens eine Seite hinzu.

en	This site does not have a configuration, yet.
de	Diese Site wurde noch nicht konfiguriert.

en	Add new site configuration for this site
de	Neue Site-Konfiguration für diese Seite hinzufügen

en	Delete site configuration
de	Site-Konfiguration löschen

en	Full URL prefix
de	Präfix der vollständigen URL

en	Base URLs
de	Basis-URL

en	Unassigned site configurations
de	Nicht zugeordneter Site-Konfigurationen

en	The following sites don't belong to any page anymore and can be removed.
de	Die folgenden Sites gehören zu keiner Seite mehr und können entfernt werden.

en	Duplicated Entrypoints
de	Doppelte Einstiegspunkte

en	The following entry points are used more than once:
de	Die folgenden Einstiegspunkte werden mehrmals verwendet:

en	Renamed identifier
de	Umbenannter Bezeichner

en	Given site identifier "%1s" already exists. It has been renamed to "%2s". Maybe you want to edit the site again and give it a better name.
de	Der Seitenbezeichner "%1s" ist schon vorhanden und wurde umbenannt in "%2s". Eventuell möchten Sie die Seite anpassen und einen neuen Namen vergeben.

en	Identifier not changed
de	Bezeichner wurde nicht geändert

en	Given site identifier "%1s" already exists and points to a different site. The existing identifier "%2s" for this site is kept.
de	Der angegebene Seitenbezeichner "%1s" existiert bereits und verweist auf eine andere Seite. Der vorhandene Bezeichner "%2s" für diese Seite wird beibehalten.

en	Site configuration not saved
de	Site-Konfiguration nicht gespeichert

en	Field "%1s" is a required field, but no value has been provided.
de	Feld"%1s" ist ein Pflichtfeld, aber es wurde keine Eingabe gemacht.

en	Duplicate error code removed
de	Doppelter Fehlercode wurde entfernt

en	Two error handler configurations for error code "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
de	Es wurden zwei Konfigurationen für Fehlercode "%1s" gefunden. Eine solche Konfiguration wäre ungültig; die doppelte Konfiguration wurde daher entfernt.

en	Duplicate language configuration removed
de	Doppelte Sprachkonfiguration wurde entfernt

en	Two language configurations for language "%1s" found. This would be an invalid configuration, the dangling one has been removed.
de	Es wurden zwei Sprachkonfigurationen für Sprache "%1s" gefunden. Eine solche Konfiguration wäre ungültig; die doppelte Konfiguration wurde daher entfernt.